Choisit d'arrêter les scripts après qu'ils se soient exécutés pendant un nombre donné de secondes.

Vous pouvez utiliser cette option pour empêcher les scripts de s'exécuter trop longtemps ou indéfiniment.


Spécifie le nombre de secondes pendant lequel les scripts sont autorisés à s'exécuter.

Si la case à cocher Arrêter les scripts après un nombre donné de secondes n'est pas cochée, cette boîte de dialogue n'est pas disponible et apparaît grisée.


Choisit d'afficher les informations de version de l'environnement d'exécution de scripts Windows chaque fois que vous exécutez un script.


Choisit de remettre les paramètres de l'environnement d'exécution de scripts Windows à leurs valeurs par défaut.


Choisit de fermer le script choisi après qu'il se soit exécuté pendant un nombre donné de secondes.

Vous pouvez utiliser cette option pour empêcher le script de s'exécuter trop longtemps ou indéfiniment.


Spécifie le nombre de secondes pendant lequel le script est autorisé à s'exécuter.

Si la case à cocher Arrêter les scripts après un nombre donné de secondes n'est pas cochée, cette boîte de dialogue n'est pas disponible et apparaît grisée.


Choisit d'afficher les informations de version de l'environnement d'exécution de scripts Windows chaque fois que vous exécutez le script sélectionné.


Choisit de remettre les paramètres de l'environnement d'exécution de scripts Windows pour le script sélectionné à leurs valeurs par défaut.


Pour afficher les informations sur ce fichier d'aide

1	Appuyez ici  [image]  pour exécuter l'environnement d'exécution de scripts Windows.

2	Pour obtenir de l'aide sur un élément, cliquez [image] sur le haut de la boîte de dialogue, et cliquez sur un élément.

Remarque

Vous pouvez aussi démarrer l'environnement d'exécution de scripts Windows en cliquant sur le menu Démarrer, puis Exécuter, et tapez WScript.exe avant d'appuyer sur ENTRÉE, ou en cliquant droit sur un raccourci vers un script et en choisissant Propriétés.